8.20

164

165

9.08

142

143

7.97

144

145

7.76

256

257

7.87

264

265

8.59

252

253

7.89

235

236

7.77

161

162

8.43

215

216

8.05

222

223

8.75

226

227

10.07

50.00

55.00

60.00

65.00